Scale improved_6498: Gap

RepeatMasker

10 kb DmojImproved 2,575,000 2,580,000 2,585,000 2,590,000 2,595,000 Gap Locations

GEP Gene Annotations

FlyBase GLEAN-R Gene Predictions

Spaln Alignment of D. melanogaster Proteins

Repeating Elements by RepeatMasker

PMCA-RR PMCA-RS PMCA-RI PMCA-RJ PMCA-RK PMCA-RL PMCA-RM PMCA-RN PMCA-RO PMCA-RP PMCA-RQ

CG2177-RA

CG2177-RB

CG2177-RD

Dmoj_GI14056-PA Dmoj_GI14088-PA

PMCA-PN PMCA-PJ PMCA-PM PMCA-PS PMCA-PI PMCA-PK PMCA-PL PMCA-PO PMCA-PP PMCA-PQ PMCA-PR

CG2177-PB CG2177-PD CG2177-PA