Scale chrM: Gap

miRNA ncRNA tRNA miscRNA

RepeatMasker

5 kb dm6 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 Gap Locations

FlyBase Protein-Coding Genes

FlyBase Pseudogenes FlyBase Non-protein Coding Genes

Repeating Elements by RepeatMasker mt:ND2-RA mt:CoI-RA mt:CoII-RA

mt:ATPase8-RA mt:ATPase6-RB mt:CoIII-RA mt:ND3-RA mt:ND5-RB mt:ND4-RB

mt:ND4L-RA mt:ND6-RA

mt:Cyt-b-RB mt:ND1-RB