Scale chr4: ---> Gap

miRNA ncRNA tRNA miscRNA

RepeatMasker

5 bases dm6 308,178 308,179 308,180 308,181 308,182 308,183 308,184 308,185 308,186 308,187 T G C A T A T G T A T Gap Locations

FlyBase Protein-Coding Genes

FlyBase Pseudogenes FlyBase Non-protein Coding Genes

Repeating Elements by RepeatMasker

Rad23-RA Rad23-RC Rad23-RB