Scale KB459600: Gap

RepeatMasker

5 kb DkikGB2 114,000 115,000 116,000 117,000 118,000 119,000 120,000 121,000 122,000 123,000 Gap Locations BLAT Alignments of NCBI RefSeq Genes Spaln Alignment of D. melanogaster Proteins

GeMoMa Gene Predictions Geneid Gene Predictions N-SCAN PASA-EST Gene Predictions

Augustus Gene Predictions modENCODE RNA-Seq from D. kikkawai Adult Females

modENCODE RNA-Seq from D. kikkawai Adult Males

modENCODE RNA-Seq from D. kikkawai Mixed Embryos

D. kikkawai TransDecoder Transcripts from modENCODE RNA-Seq Repeating Elements by RepeatMasker

XM_017163639 Rad23-PA Rad23-PC Rad23-PB FBTR0089122_R0 geneid_KB459600.6 KB459600.006.1.1.55030112 KB459600.006.1 KB459600.007.1 augustus_KB459600.g1872.t1 Adult Females

73 _ 1 _ Adult Males

101 _ 1 _ Mixed Embryos

2595 _ 1 _